<script setup lang="ts">
const { $mitt } = useNuxtApp()

onMounted(() => {
  $mitt.emit('startLoading', false)
})
</script>

<template>
  <alert
    icon="🚧"
    title="建设中"
    message="此页面正在建设中，请稍后再来查看更新。"
  />
</template>

<style scoped>

</style>
